\begin{table}[!h]
\centering
\caption{(\#tab:rfiTable)Robust fit indices for the seven models tested in the CFA}
\centering
\resizebox{\ifdim\width>\linewidth\linewidth\else\width\fi}{!}{
\fontsize{7}{9}\selectfont
\begin{tabular}[t]{lcccccccc}
\toprule
\textbf{Model} & \textbf{Chi Square} & \textbf{p} & \textbf{RMSEA} & \textbf{SRMR} & \textbf{CFI} & \textbf{TLI} & \textbf{Lower Bound RMSEA CI} & \textbf{BIC}\\
\midrule
One-Factor Model & 10879.55 & 0 & 0.09 & 0.07 & 0.72 & 0.71 & 0.09 & 183356.9\\
Correlated Two-Factor Model & 9328.86 & 0 & 0.09 & 0.07 & 0.76 & 0.75 & 0.09 & 181813.5\\
Single Hierarchical Factor Model & 4404.53 & 0 & 0.06 & 0.06 & 0.90 & 0.89 & 0.06 & 176925.5\\
Correlated Social and Non-Social Hierarchical Factors Model & 4373.90 & 0 & 0.06 & 0.06 & 0.90 & 0.90 & 0.06 & 176902.2\\
Six-Factor Bifactor Model & 2678.66 & 0 & 0.04 & 0.03 & 0.95 & 0.94 & 0.04 & 175577.8\\
\addlinespace
Two-Factor Bifactors Model & 2705.73 & 0 & 0.04 & 0.03 & 0.95 & 0.94 & 0.04 & 175597.6\\
Correlated Six-Factor Model & 4298.70 & 0 & 0.05 & 0.06 & 0.90 & 0.90 & 0.06 & 176885.1\\
\bottomrule
\end{tabular}}
\end{table}
